NAME TEST

DESCRIPTION 'Test MDI DLL'

PROTMODE
EXETYPE OS2

STUB 'os2stub.exe'

CODE LOADONCALL
DATA MULTIPLE

HEAPSIZE 1024
STACKSIZE 16384

EXPORTS
 ROOTWNDPROC
 CHILDWNDPROC
